Макс Болигер
Понякога

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Понякога умира някой,

умира от любов,

избран

като мида

от ръката на дете.

Понякога умира някой,

умира от любов,

а на гроба му

не разцъфтява нищо,

освен състрадателна усмивка.

Времето е против любовта.

Любовта желае вечност.

А ние се боим.

1969

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.